Installation Afsluttet

Programmet er blevet installeret med succes og er klar til at køre.

Hvis du vil fjerne dette program, kan du dobbeltklikke på ikonen "Uninstall" i programgruppen.

Tryk på "OK".


Genstart DOS

Din AUTOEXEC.BAT og/eller CONFIG.SYS er blevet opdaterede. Du er derfor nødt til at genstarte DOS for at ændringerne kan træde i kraft.

Tryk på "Genstart" for at genstarte din computer.

Tryk på "Bliv Her" for at blive i Windows. Du bør ikke køre det program, du lige har installeret, før næste gang du har startet din computer.


Genstart Windows

Dine Windows systemfiler er blevet opdaterede. Du er derfor nødt til at genstarte Windows for at ændringerne kan træde i kraft.

Tryk på "Genstart" for at genstarte Windows.

Tryk på "Bliv Her" for at blive i Windows. Du bør ikke køre det program, du lige har installeret, før næste gang du har startet Windows.


Indtast målbibliotek for installation

Her indtaster du målbiblioteket for installationen, dvs. det bibliotek (eng: "directory"), hvor filerne skal kopieres til

Tryk på "OK" for at installere programmet i det bibliotek, du har indtastet.

Tryk på "Afbryd" for at afbryde installationen.


Versionsoplysninger inkompatible

Det betyder normalt, at man prøver at installere en fil, der bruger et andet sprog eller tegnsæt end en allerede eksisterende fil.  De detaljerede oplysninger om den nye fil vises til venstre og dem om den eksisterende fil vises til højre.

Tryk på "Kopier" for at kopiere filen.

Tryk på "Spring over" for ikke at kopiere filen.

I denne situation anbefales det, at du retter målstien og så vælger "Kopier" for at kopiere den nye fil under et andet navn.


Afbryd Installation

Du skal til at afbryde installationen!!!

Tryk på "Ja" for at afbryde installationen.

Tryk på "Nej" for at fortsætte installationen.

Hvis du afbryder, skal du slette de filer, der allerede er kopieret til dit system. Du kan slette dem manuelt, eller,hvis der er to filer med navnene "llatsni.exe" og "filog.ini" i dit Windows bibliotek, du kan køre noget i retning af

llatsni c:\windows\filog.ini

for at afinstallere programmet.


Indsæt diskette

Der skal kopieres filer fra den næste distributionsdiskette. Indsæt venligt disketten med det navn, der bliver bedt om, i diskettedrevet.

Tryk derefter på "OK" for at fortsætte installationen.

Tryk på "Afbryd for at afbryde installationen.


Oplysninger om bruger

Skriv venligt dit navn og dit firma her. Hvis programmet tidligere er blevet installeret af en anden, vises hans eller hendes oplysninger her og kan ikke ændres.

Dit navn skal være på mindst fire bogstaver. Du kan IKKE bruge danske bogstaver (Æ, Ø og Å) eller andre usædvanlige tegn. Du kan godt lade firmanavnet være uspecificeret.

Tryk på "OK" for at fortsætte installationen.

Tryk på "Afbryd" for at afbryde installationen.


Velkommen

Dette program vil installere filerne på dit system og oprette de tilhørende ikoner for dig i Programstyring.

Tryk på "Installér" for at starte installationen.

Tryk på "Undlad at installere" for at vende tilbage til Windows uden at gøre noget. Dit system vil ikke blive ændret på nogen måde.


Hjælp til installation

Programmet bliver installeret på dit system.

Hvis du er forvirret, så kontakt din systemansvarlige. Hvis han også er forvirret, så er gode råd dyre.

Velkommen

Oplysninger om bruger

Indsæt diskette

Afbryd Installation

Versionsoplysninger inkompatible

Indtast målbibliotek for installation

Genstart Windows

Genstart DOS

Installation Afsluttet

Ændrer DOS Systemfiler

Vælg, hvad der skal installeres


Vælg, hvad der skal installeres
Vælg, hvad der skal installeres.

Her vælger du, hvilke dele af programmet du vil installere.

Klik på afkrydsningsfeltet for en del for at vælge eller fravælge den.

Klik på plus-tegnet (+) for at udvide en del, så du kan se, hvilke dele den indeholder. Klik på minus-tegnet (-) for at skjule delene igen.

Klik på teksten for en del for at se en detaljeret beskrivelse af den i vinduet "Beskrivelse".

Der vises også den følgende information:

1. Den totale størrelse af de dele, du har valgt.

2. Den totale størrelse af hele programmet.

3. Hvor meget plads, der er ledig på din hard disk.

Det anbefales, at du vælger "Standard Installation" eller "Maximal Installation" når de er tilgængelige. Vælg kun "Avanceret Installation", hvis du er sikker på, hvad du gør.

Tryk på "OK" for at forsætte installationen.

Tryk på "Afbryd" for at afbryde installationen.


Ændrer DOS Systemfiler

Installationsprogrammet skal til at ændre AUTOEXEC.BAT eller CONFIG.SYS.

Det nuværende (uændrede) indhold af filen vises til venstre og indholdet med de foreslåede ændringer vises til højre. Du kan gennemse og/eller rette i de foreslåede ændringer, hvis du ved, hvad du laver.

Tryk på "Gem" for at opdatere filen og tage en sikkerhedskopi af originalen. Du kan specificere navnet på sikkerhedskopien i editeringsfeltet "Sikkerhedskopier som".

Tryk på "Gem ikke" for ikke at opdatere filen og beholde originalen uændret. PROGRAMMET KAN SÅ MULIGVIS IKKE KØRE EFTER INSTALLATION.

Det anbefales, at du vælger "Gem". Hvis noget går galt senere, kan du enten bruge sikkerhedskopien til at genetablere det oprindelige system eller du kan afinstallere programmet.